BOREAS TE-11 Surface Meteorological Data

7.3 Data Characteristics

ssa-ojp-flxtr_daily_met.csv

7.3.1 Parameter/Variable                                                        
                                                                                
         Column Name                                                            
------------------------------                                                  
YEAR
DAY
MEAN_DOWN_PAR			
MEAN_DOWN_SOLAR_RAD		
MEAN_NET_RAD			
POT_EVAP_PENMAN_FORMULA                                                    

                                                                                

7.3.2 Variable Description/Definition                                           
                                                                                
Not available.
                                                                                


7.3.3 Unit of Measurement                                                       
                                                                                
         Column Name                                Units                       
------------------------------ ------------------------------------------------                       
YEAR				[none]
DAY				[none]
MEAN_DOWN_PAR			MILLIJOULES/(METERS SQUARED * DAY)
MEAN_DOWN_SOLAR_RAD		MILLIJOULES/(METERS SQUARED * DAY)
MEAN_NET_RAD			MILLIJOULES/(METERS SQUARED * DAY)
POT_EVAP_PENMAN_FORMULA		MILLIMETERS/DAY



7.3.4 Data Source                                                               
                                                                                
Not available.                        


7.3.5  Data Range                                                               

Not available.







7.3 Data Characteristics

ssa-ojp-flxtr_30min_met.csv

7.3.1 Parameter/Variable                                                        
                                                                                
         Column Name                                                            
------------------------------                                                  
YEAR
DAY
LOCAL_HOUR
MEAN_DOWN_PAR
MEAN_DOWN_SOLAR_RAD
MEAN_NET_RAD
MEAN_AIR_TEMP_ABOVE_CANOPY
MEAN_REL_HUMIDITY
MEAN_WIND_VEL_ABOVE_CANOPY
POT_EVAP_PENMAN_FORMULA
FRACT_POT_EVAP_PENMAN_FORMULA
YEARLY_ACCUM_PRECIP
MEAN_ATMOSPHERIC_PRESS
MEAN_SURFACE_TEMP
MEAN_SOIL_TEMP_10CM                                                  

                                                                                

7.3.2 Variable Description/Definition                                           
                                                                                
Not available.
                                                                                


7.3.3 Unit of Measurement                                                       
                                                                                
         Column Name                                Units                       
------------------------------ ------------------------------------------------                       
YEAR				[none]
DAY				[none]
MEAN_DOWN_PAR			MILLIJOULES/(METERS SQUARED * DAY)
MEAN_DOWN_SOLAR_RAD		MILLIJOULES/(METERS SQUARED * DAY)
MEAN_NET_RAD			MILLIJOULES/(METERS SQUARED * DAY)
MEAN_AIR_TEMP_ABOVE_CANOPY	DEGREES C
MEAN_REL_HUMIDITY		PERCENT
MEAN_WIND_VEL_ABOVE_CANOPY	METERS/SECOND
POT_EVAP_PENMAN_FORMULA		MILLIMETERS/HOUR
FRACT_POT_EVAP_PENMAN_FORMULA	UNITLESS
YEARLY_ACCUM_PRECIP		MILLIMETERS
MEAN_ATMOSPHERIC_PRESS		KILOPASCALS
MEAN_SURFACE_TEMP		DEGREES C
MEAN_SOIL_TEMP_10CM     	DEGREES C


7.3.4 Data Source                                                               
                                                                                
Not available.                        


7.3.5  Data Range                                                               

Not available.



7.4 Sample Data Record

ssa-ojp-flxtr_daily_met.csv

YEAR,DAY,MEAN_DOWN_PAR,MEAN_DOWN_SOLAR_RAD,MEAN_NET_RAD,POT_EVAP_PENMAN_FORMULA

1994,120,0.5,1.1,-1,0.14
1994,121,9.6,22.5,12.7,5.06
1994,122,8.6,20,11.4,5.18



ssa-ojp-flxtr_30min_met.csv

YEAR,DAY,LOCAL_HOUR,MEAN_DOWN_PAR,MEAN_DOWN_SOLAR_RAD,MEAN_NET_RAD,MEAN_AIR_TEMP_ABOVE_CANOPY,
MEAN_REL_HUMIDITY,MEAN_WIND_VEL_ABOVE_CANOPY,POT_EVAP_PENMAN_FORMULA,
FRACT_POT_EVAP_PENMAN_FORMULA,YEARLY_ACCUM_PRECIP,MEAN_ATMOSPHERIC_PRESS,MEAN_SURFACE_TEMP,
MEAN_SOIL_TEMP_10CM

1994,120,1830,78,175,17,11.2,36.7,1.7,0.087,0.83,103.3,95.7,11.2,2.7
1994,120,1900,61,138,-28,11.5,34.6,1.2,0.04,1.61,103.3,95.7,10.7,2.7
1994,120,1930,43,102,-35,11.5,33.3,1.3,0.037,1.83,103.3,95.7,9.8,2.7
